목차

소개

Codian 내부 게이트키퍼에 등록하는 엔드포인트의 TTL은 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 및 Cisco TelePresence MCU 8510 제품.

Q. Codian 내부 게이트키퍼에 등록하는 엔드포인트의 TTL은 무엇입니까?

A. 엔드포인트는 RQ(등록 요청)에 TTL(Time To Live)을 제공할 수 있습니다.

- TTL에 30초에서 5분 사이의 값이 제공되면 해당 값이 사용됩니다

- 30초보다 짧은 TTL이 제공되면 30초가 사용됩니다

- 5분을 초과하는 TTL이 제공되면 값이 5분으로 감소합니다

- TTL을 제공하지 않으면 5분이 사용됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems