목차

소개

TANDBERG Codian 제품의 SMNP System OID란 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MSE 8000 및 Cisco TelePresence MCU 8510 제품

Q. TANDBERG Codian 제품에 대한 SMNP 시스템 OID는 무엇입니까?

A. Codian 제품의 OID(시스템 개체 ID)는 제품 유형에 따라 약간 다릅니다. 형식은 다음과 같습니다.

1.2.826.0.1.4616240.1.<제품 ID.>.<제품 번호>.

제품 ID는 다음과 같습니다.

- MCU: 1

- IP VCR: 2

- ISDN GW: 3

- IP GW: 4

예를 들면 다음과 같습니다.

MCU 4215에는 OID가 1.2.826.0.1.4616240.1.1.4215

ISDN GW 3240은 OID 1.2.826.0.1.4616240.1.3.3240

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems