목차

소개

Codian 제품의 이벤트 로그에서 지속적인 로그인 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 및 Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 제품.

Q. Codian 제품의 이벤트 로그에서 지속적인 로그인 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?

A. 이벤트 로그의 다음 메시지와 유사한 메시지는 누군가가 유닛의 FTP에 액세스하려고 함을 나타냅니다.

17307 2007/04/04 11:52:50.673 FTP 정보 세션 0

로그인 실패, 사용자 'ADMINISTRATOR'

17308 2007/04/04 11:52:50.865 FTP 정보 세션 0

로그인 실패, 사용자 'ADMINISTRATOR'

17309 2007/04/04 11:52:51.047 FTP 정보 세션 0

로그인 실패, 사용자 'ADMINISTRATOR'

시도는 일반적으로 'ADMINISTRATOR'와 같은 표준 사용자 이름을 사용합니다. 각 시도마다 암호가 다릅니다. 무단 액세스 가능성이 낮더라도 이를 사용하지 않는 동안 FTP 포트를 비활성화하십시오(Network > Services로 이동하여 FTP 확인란의 선택을 취소합니다).

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems