목차

소개

네트워크 문제가 발생한 후 Codian MCU/IP VCR/IP GW가 ECS 게이트키퍼에서 등록 취소되는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 및 Cisco TelePresence MCU 8510 제품.

Q. 네트워크 문제가 발생한 후 Codian MCU/IP VCR/IP GW가 ECS 게이트키퍼에서 등록 취소되는 이유는 무엇입니까?

A. Codian MCU/IP VCR/IP GW 및 ECS 간의 네트워크 연결이 몇 분 동안 끊어진 경우 ECS는 MCU/IP VCR/IP IP VCR이 더 이상 하트비트에 응답하지 않음을 확인하고 등록 취소 메시지를 전송하고 게이트키퍼 테이블에서 MCU/IP VCR/IP GW GW GW GW IPPER를 제거합니다.

Codian MC/IP VCR/IP GW는 이 메시지를 볼 수 없으며 게이트키퍼에 대한 등록이 여전히 유효하다고 생각합니다. 따라서 MCU/IP VCR/IP GW는 다시 등록하지 않지만 ECS는 새 통화를 라우팅하지 않습니다.

일반적으로 ECS는 등록 메시지에서 "time to live" 설정을 사용하여 이러한 일시적인 문제를 탐지합니다. 게이트키퍼는 등록자에게 등록이 5분 동안 유지된다는 사실을 알려줍니다. 등록자는 다시 등록해야 합니다. 등록자는 정기적으로 다시 등록하므로, 네트워크 문제가 있더라도 등록이 손실되지 않습니다.

안타깝게도 ECS는 등록자가 등록 메시지를 계속 사용할 시간을 포함하고 현재 Codian MCU/IP VCR/IP GW가 사용하지 않는 경우에만 라이브 설정을 사용합니다. 즉, Codian MCU/IP VCR/IP GW는 등록이 영구적이라 생각하고 네트워크 문제 후 다시 등록하지 않으며 등록이 손실될 수 있습니다.

MCU에서 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 매일 반복되고 게이트키퍼에 등록된 MCU에 대한 회의를 만드는 것입니다. 이렇게 하면 이 회의가 활성/비활성 상태가 될 때마다 게이트키퍼와의 MCU 등록이 변경되므로 등록이 갱신됩니다. IP VCR 또는 IP GW에는 이와 같은 해결 방법이 없습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems