목차

소개

TANDBERG 네트워크 제품에서 한 방향으로 많은 패킷 손실이 발생하는 이유는 무엇이며, 오디오/비디오 품질이 그러한 방향으로 좋지 않은 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway, Cisco TelePresence Server 7010 및 Cisco TelePresence MCU 8510 제품.

Q. TANDBERG 네트워크 제품에서 한 방향으로 많은 패킷 손실이 발생하는 이유는 무엇이며, 오디오/비디오 품질이 그러한 방향으로 떨어지는 이유는 무엇입니까?

A. 한 방향으로 많은 패킷 손실이 발생하는 경우 이는 네트워크의 어느 지점에서 이중 불일치로 인해 발생할 수 있습니다.

- 이더넷 케이블의 한쪽 끝의 장비에 다른 쪽 끝의 장비가 다른 쪽 끝의 장비와 다른 이중 설정이 있는 경우 이중 불일치가 발생합니다. 참고: 이중 모드는 두 장비 간에 자동 협상되는 경우가 많습니다. 그러나 자동 협상은 두 디바이스가 모두 'auto'로 설정된 경우에만 작동합니다. 한 디바이스가 'auto'로 설정되고 다른 디바이스에 다른 설정이 있는 경우 'auto' 디바이스는 자체를 100/2로 구성합니다. 불일치 문제의 가장 일반적인 원인은 한 디바이스가 100/Full로 설정되고 다른 디바이스는 Auto로 설정된 것입니다.

- IP를 통한 비디오 컨퍼런싱이 처음인 경우 네트워크에서 듀플렉스 불일치가 발생한 경우가 있습니다. TCP 트래픽은 이 트래픽에 의해 느려지고 이는 알려지지 않은 상태로 전달될 수 있지만 UDP 트래픽은 손실됩니다.

- 라우트의 모든 디바이스에 대한 많은 ping을 사용하여 라우트를 통한 패킷 손실을 탐지할 수 있는 여러 가지 툴이 있습니다. 이 정보는 듀플렉스 불일치가 있는 디바이스를 찾는 데 도움이 됩니다. 케이블의 각 끝에 있는 장치가 동일한 속도/듀플렉스 설정을 가지거나 둘 다 Auto로 설정되도록 디바이스 설정을 변경합니다.

- Codian 디바이스에서 이 설정은 Network(네트워크) > Port A and Network(포트 A) > Port B(포트 B) 페이지에 설정됩니다. 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

- VCS에서 이 설정은 이더넷 페이지(System Configuration > Ethernet)에서 설정됩니다. VCS와 이더넷 스위치 모두 Auto로 설정하는 것이 좋습니다. 단, 스위치가 자동 협상을 할 수 없는 경우에는 1000/Full로 설정해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems