목차

소개

Codian 제품의 일광 절약 시간 변경 사항을 어떻게 조정합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU 8510 및 Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 제품.

Q. Codian 제품의 일광 절약 시간 변경에 대해 어떻게 조정합니까?

A. 현재 Codian 장비는 일광 절약 시간제에 맞게 자동으로 조정되지 않습니다. 시간 변경 시 Codian 장비의 시간(또는 NTP를 사용하는 경우 UTC 오프셋)을 수동으로 조정해야 합니다. Settings(설정) > Time(시간)으로 이동하여 이 작업을 수행합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems