목차

소개

SIF와 CIF의 차이점은 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 및 Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 제품.

Q. SIF와 CIF의 차이점은 무엇입니까?

A. CIF와 SIF는 비디오 해상도를 설명하는 약어이며, 브로드캐스트 업계의 비디오 컨퍼런싱에 도입되었습니다.

CIF는 Common Interchange Format을 나타내며 288 x 352의 해상도를 나타냅니다. 이는 PAL(유럽) TV 시스템에서 사용하는 해상도입니다. 관련 해상도는 각각 144 x 176 및 576 x 704인 QCIF(Quarter CIF) 및 4CIF입니다.

SIF는 Standard Interchange Format(표준 교환 형식)을 의미하며 240 x 352의 해상도를 나타냅니다. 이는 NTSC(북미) TV 시스템에서 사용하는 해상도입니다. 관련 해상도는 각각 120 x 176 및 480 x 704인 QSIF(분기 SIF) 및 4SIF입니다.

CIF와 SIF는 모두 전체 화면(4:3) 해상도입니다. 해결 방법 288 x 512는 때때로 WCIF(Wide CIF)라고도 하지만 w288p라고 합니다.

일부 엔드포인트는 PAL 또는 NTSC 카메라 중에서 선택할 수 있습니다. PAL 카메라는 25fps에서, NTSC 카메라는 30fps로 작동합니다. NTSC(SIF)를 통한 PAL(CIF)의 프레임 크기가 커서, 둘 다 동일한 양의 정보를 생성합니다.

H.264 레벨 2.1을 수정하지 않은 상태로 사용하는 경우 4SIF는 15fps 및 4CIF에서 12.5fps로 사용할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems