목차

소개

외부 Compact Flash를 사용하여 Codian 장치를 업그레이드하려면 어떻게 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 및 Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 제품.

Q. 외부 Compact Flash를 사용하여 Codian 유닛을 업그레이드하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 매우 가끔 외부 컴팩트 플래시 슬롯을 사용하여 장치의 소프트웨어를 업그레이드해야 합니다.이러한 상황의 예는 다음과 같습니다.

- MCU 또는 IP VCR에 ISDN 게이트웨이 소프트웨어를 설치하려고 했으며(또는 그 반대로) 웹 인터페이스에 액세스할 수 없도록 장치를 반복적으로 재부팅합니다.

- 이전 업그레이드 시도 중에 전원 장애가 발생했고 웹 인터페이스에 액세스할 수 있는 지점까지 유닛이 부팅되지 않습니다.

- 관리자 비밀번호가 손실되었으며 유닛에서 reset_config 명령이 없는 소프트웨어 버전을 실행하고 있습니다.

외부 Compact Flash를 사용하여 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Codian 웹 사이트에서 필요한 버전의 소프트웨어를 .zip 파일로 가져옵니다.

2. .zip 파일에서 하드 드라이브로 이미지를 추출하고 추출된 이미지 업그레이드 이름을 바꿉니다.

3. 32MB~256MB 용량의 컴팩트 플래시 카드 및 이에 쓸 수 있는 일부 방법을 얻습니다.USB 컴팩트 플래시 카드 리더기/작성기를 쉽게 사용할 수 있습니다.

4. Compact Flash 카드에 업그레이드 를 복사합니다.

5. 장치의 후면 레이블의 연결 설정을 사용하여 직렬 터미널을 장치의 콘솔 포트에 연결합니다.

6. 컴팩트 플래시 카드를 장치의 전면 패널의 슬롯에 삽입하고 웹 인터페이스에서 장치를 종료/재시작합니다(사용 가능한 경우).그렇지 않으면 프롬프트에 "reboot s"를 입력합니다.

7. 직렬 터미널에서 출력을 확인합니다.몇 초 후에 '.....' 표시된 다음 복사된 바이트 수를 알려주는 메시지가 나타납니다.외부 컴팩트 플래시 카드에서 장치의 내부 메모리로 업그레이드 이미지를 복사하는 것을 나타냅니다.

8. 외부 슬롯에서 Compact Flash 카드를 꺼냅니다.

유닛에서는 업그레이드 프로세스를 완료하고 자체적으로 재부팅합니다.이제 프로세스가 완료되었습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems