목차

소개

TANDBERG Codian 제품에서 비밀번호를 재설정하고 공장 설정으로 장치 복원

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MSE 8510 및 Advanced Media Gateway 제품.

Q. TANDBERG Codian 제품에서 비밀번호를 재설정하고 공장 설정으로 유닛을 복원합니다.

A. TANDBERG Codian 제품에 대한 비밀번호를 잊은 경우 유닛을 공장 설정으로 복원하여 재설정해야 합니다. 그러면 비밀번호를 포함한 모든 컨피그레이션이 제거됩니다.

유닛을 공장 설정으로 복원할 때 활성화 키의 복사본이 필요합니다. TANDBERG 고객 지원에 문의하시기 바랍니다. TANDBERG 고객 지원에 문의할 때 장치의 일련 번호와 MAC 주소를 제공해야 합니다. 이 정보는 장치의 후면 패널에 있는 레이블에 있습니다.

유닛을 공장 설정으로 되돌리고 비밀번호를 재설정하려면

1. 후면 패널 레이블에 지정된 설정을 사용하여 직렬 터미널을 장치의 콘솔 포트에 연결합니다.

2. 장치를 재부팅하고 직렬 터미널의 출력을 확인합니다. 몇 초 후에 'Codian MCU 8510 4.2(0.36) (빌드 6.17(0.36) starting' 또는 유사한 메시지가 표시됩니다.

3. reset_config를 입력하고 Enter를 누릅니다.

4. yes 또는 y를 입력하고 Enter를 누릅니다.

5. 이제 유닛이 다시 재부팅됩니다.

6. 부팅이 완료되면 직렬 터미널에 상태를 입력하여 DHCP를 사용하여 유닛이 취득한 IP 주소를 확인합니다. 또는 static 명령을 사용하여 포트 A에 고정 IP 주소를 설정합니다.

7. 장치의 웹 인터페이스에 연결하고 'admin' 및 'no password'를 사용하여 로그인합니다.웹 페이지 배너에서 제품 활성화 키가 필요하다는 경고 메시지가 표시됩니다.

8. Settings(설정) > Upgrade(업그레이드)로 이동하여 장치의 활성화 키를 입력합니다.활성화 키를 적용한 후에는 장치를 다시 사용할 수 있습니다.

비밀번호를 변경하려면 사용자로 이동합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems