목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

포인트 미팅을 가리킵니다(TMS에서 부킹됨, 브리지가 연결되지 않음).

TMS 관리 브리지(Conductor, Cisco CMS(Meeting Server), TPS(Telepresence Server), MCU(Media Control Unit)를 사용하는 경우

외부 호스팅 회의를 사용하여 회의를 예약합니다.

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 TMS(Telepresence Management Server)에서 회의에 대한 회의 종료 알림을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco TMS

- TC(Telepresence Codec) 또는 CE(Collaboration Endpoint) 소프트웨어를 실행하는 Cisco 엔드포인트

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- TMS 15.x

- TC 또는 CE 소프트웨어를 실행하는 Cisco 엔드포인트(CE9.x)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

Conference End Notifications(컨퍼런스 종료 알림)는 다음과 같이 엔드포인트에 나타납니다.

구성

Conference End Notification 매개변수를 구성할 수 있습니다.메시지를 여러 번 표시하려면 분을 쉼표로 구분합니다.예를 들어 1,5는 전화회의가 종료되기 5분 1분 전에 메시지를 표시합니다.

전화회의 종료 알림을 구성하려면 TMS > 관리 도구 > 구성 > 전화회의 설정으로 이동한 다음 이미지에 표시된 대로 전화회의 종료 섹션으로 이동합니다.

다음은 이 설정을 다른 종류의 모임에 적용하는 방법입니다.

포인트 미팅을 가리킵니다(TMS에서 부킹됨, 브리지가 연결되지 않음).

TMS에서 2개의 엔드포인트(브리지 없음)로 미팅을 예약하면 TMS는 이미지에 표시된 대로 엔드포인트에 ApplicationIon 프로그래밍 인터페이스(API)를 전송합니다.

Logs from Endpoint: CuilApp : User admin about to execute command '/UserInterface/Message/Alert/Display Duration: 10 Text: Scheduled meeting ends in 1 minute. To extend meeting call video administrator.' from 10.106.124.202.

TMS 관리 브리지(Conductor, Cisco CMS(Meeting Server), TPS(Telepresence Server), MCU(Media Control Unit)를 사용하는 경우

CMS를 통해 미팅이 예약된 경우 이미지에 표시된 대로 Show In-Video Warnings About Conference Ending(컨퍼런스 종료에 대한 비디오 내 경고 표시) 설정을 사용합니다.

예로 설정하면 원격 참가자가 회의 종료에 대한 비디오 내 경고를 받습니다.이 설정은 브리지에서 호스팅되는 다중 지점 전화회의에만 적용됩니다.

1. 다음 이미지에 표시된 대로 2개의 엔드포인트로 회의를 예약하고 TMS에 브리지를 포함합니다.

2. TMS의 이벤트 로그는 다음과 같이 이미지에 표시됩니다.

이 옵션이 No(아니요)로 설정된 경우 TMS는 개별 엔드포인트에 메시지를 전송합니다.

1. 다음 이미지에 표시된 대로 2개의 엔드포인트로 회의를 예약하고 TMS에 브리지를 포함합니다.

2. TMS 이벤트 로그가 이미지에 표시된 대로 나타납니다.

외부 호스팅 회의를 사용하여 회의를 예약합니다.

외부 호스팅 회의를 사용하여 미팅을 예약할 경우 TMS에서는 최소한의 기능만 사용할 수 있습니다.TMS는 부킹을 제어하지 않습니다.TMS는 회의를 종료하지 않습니다.

예를 들어 모임을 예약하고 외부 호스팅 주소를 사용하며, 모임이 3분 동안 예약되었지만, 모임이 제시간에 시작되었지만 연결이 끊어진 적이 없습니다.회의는 15분 넘게 열린다.

TMS는 통화 연결을 끊지 않으므로 TMS는 다음 이미지에 표시된 것과 같이 이 유형의 모임에 대한 최종 미팅 알림을 보내지 않습니다.

TMS 이벤트 로그는 다음 이미지에 표시된 대로 엔드포인트가 전화회의에서 연결이 끊겼음을 나타내지 않습니다.

다음을 확인합니다.

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 확인 절차가 없습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.