목차

소개

Cisco TMS의 Java 페이지에 액세스할 때 로그인 프롬프트가 표시되는 이유는 무엇입니까?

다른 도메인

프록시를 통한 액세스

IBM/Lenovo 컴퓨터

빨간색 X

신뢰 질문

소개

이 문서에서는 Cisco TMS(TelePresence Management Suite)에서 Java 페이지에 액세스할 때 로그인 프롬프트가 표시되는 이유에 대해 설명합니다.

Cisco TMS의 Java 페이지에 액세스할 때 로그인 프롬프트가 표시되는 이유는 무엇입니까?

Cisco TMS의 모든 모니터링 옵션은 Java 애플릿입니다.

다른 도메인

Cisco TMS 서버와 동일한 도메인의 구성원이 아닌 시스템에서 Cisco TMS에 액세스하거나 Cisco TMS 서버가 도메인의 구성원이 아닌 경우 각 세션에서 Java 애플릿에 처음 액세스할 때 사용자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.Cisco TMS 서버에 로그인하는 데 사용한 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.

프록시를 통한 액세스

프록시는 Java 플러그인에 인증 문제가 있는 경우가 많습니다.프록시를 통해 Cisco TMS에 액세스하는 경우 Java 제어판의 기본 네트워크 프록시 설정은 브라우저 사용으로, 항상 작동하지 않습니다.PC의 Java 제어판에서 프록시 설정을 수동으로 구성하거나 직접 연결 설정을 사용해야 할 수 있습니다.

팁:시스템 트레이에서 Java 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 Java 제어판에 액세스합니다.

IBM/Lenovo 컴퓨터

IBM/Lenovo 컴퓨터는 인증된 사이트에서는 작동하지 않는 Java 버전이 미리 설치되어 제공됩니다.Java 애플릿에 액세스할 때 사용자 이름과 비밀번호를 입력하라는 프롬프트가 표시되지만 자격 증명이 거부되고 프롬프트가 다시 표시됩니다.www.java.com로 이동하여 JRE(Java Runtime Environment) 설치를 다운로드하여 JRE 로컬 복사본을 업그레이드합니다.새 버전이 설치된 후 올바르게 인증할 수 있습니다.

빨간색 X

Cisco TMS에서 Java 애플릿 페이지에 액세스하려고 할 때 빨간색 X가 표시되면 Java가 설치되어 제대로 실행되고 있는지 확인합니다.이를 확인하려면 http://www.java.com/en/download/installed.jsp의 테스트 페이지로 이동하십시오.또한 보안 정책에 의해 Java가 비활성화될 수도 있습니다.

신뢰 질문

마지막으로 Cisco TMS에서 Java 애플릿을 처음 다운로드할 때 신뢰 질문이 표시됩니다.예 또는 항상을 신뢰하도록 선택할 수 있습니다.일부 시스템에는 Always 옵션을 재정의하는 보안 정책이 있을 수 있습니다.