목차

소개

TMS에서 사용하는 SNMP 버전은 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS에서 사용하는 SNMP 버전은 무엇입니까?

A. TMS는 통신하는 시스템에 따라 SNMP 버전 2 또는 1을 사용합니다.TANDBERG 엔드포인트는 SNMP를 통해 제한된 읽기 전용 기능을 제공하며, TMS는 주로 시스템 검색에 SNMP를 사용합니다.디바이스 컨피그레이션의 경우 TMS는 데이터 및 비밀번호에 보안을 제공하는 방법을 사용합니다.

SNMP 버전 3은 TMS에서 지원되지 않습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems