목차

소개

TMS는 시스템 관리에 얼마나 많은 대역폭을 사용합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS는 시스템 관리에 얼마나 많은 대역폭을 사용합니까?

A. TMS는 시스템과의 지속적인 연결을 유지하지 않으므로 시스템의 대역폭을 항상 사용하지 않습니다.TMS는 이벤트가 트리거됩니다. 즉, 통화 연결과 같은 일부 이벤트 또는 발생&mdash를 기반으로 필요에 따라 연결이 설정됩니다.

따라서 시스템당 사용되는 대역폭은 각 시스템의 활성 상태 또는 관리 빈도에 완전히 좌우됩니다.이러한 연결은 일반적으로 텍스트 전용이며 소프트웨어 업그레이드를 제외하고 매우 가볍습니다.예를 들어, MXP 엔드포인트의 기본 통화는 총 관리 트래픽의 140KB 미만을 생성합니다.시스템 엔드에서의 관리용 대역폭 사용량은 일반적으로 잘못 사용되는 것으로 간주됩니다.TMS 엔드에서의 대역폭 소비량은 관리 중인 시스템의 수와 활성 상태에 따라 달라집니다.일반적으로 관리를 위한 대역폭 소비량은 네트워크 변경의 원인이 아닙니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems