목차

소개

TMS의 "Behind Firewall(방화벽 뒤)" 설정은 무엇이며 "Reachable on Public Internet(공용 인터넷에 연결 가능)" 대신 이 설정을 사용하는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련된 것입니다.

Q. TMS의 "방화벽 뒤" 설정은 무엇이며 "공용 인터넷에 연결 가능" 대신 이 설정을 사용하는 이유는 무엇입니까?

A. 이 설정을 찾으려면

1. Systems(시스템) > Navigator(네비게이터)로 이동하여 구성할 엔드포인트/시스템을 선택합니다.

2. Connection(연결) 탭을 클릭합니다.

3. 시스템 연결 설정에는 네 가지 옵션이 있습니다.

- 접근하기 어려우

- LAN에서 연결 가능

- 공용 인터넷에서 연결 가능

- 방화벽 뒤

시스템이 공용 인터넷에 연결 가능으로 구성된 경우 TMS는 방화벽 또는 NAT 라우터에 의해 차단되지 않고 시스템에 연결할 수 있을 것으로 기대합니다.

Behind Firewall(방화벽 뒤) 옵션을 사용하면 TMS가 직접 연결할 수 없는 지원되는 디바이스(예: 홈/SOHO 설정에서 일반적으로 사용되는 방화벽 또는 NAT 라우터 뒤)에서 작동할 수 있습니다.

방화벽으로 구성된 시스템은 다른 시스템과 마찬가지로 활동에 대한 피드백을 TMS에 전송하지만, 실행할 보류 중인 명령에 대해서는 TMS를 폴링합니다. 따라서 Behind Firewall(방화벽 뒤)로 설정된 시스템에 대한 변경 사항은 즉시 적용되지 않지만, 다음에 시스템이 TMS에 연결할 때 15분마다 적용됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems