목차

소개

TMS가 MXP 시스템에 대해 "HTTP 응답 없음"을 보고하는 이유는 무엇입니까? "강제 새로 고침"을 선택하면 오류가 지워지지만 나중에 반환됩니다.

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련된 것입니다.

Q. TMS가 MXP 시스템에 대해 "HTTP 응답 없음"을 보고하는 이유는 무엇입니까? "강제 새로 고침"을 선택하면 오류가 지워지지만 나중에 반환됩니다.

A. 강제 새로 고침으로 상태를 지울 수 있지만 나중에 반환되는 경우 TMS Database Scanner 서비스가 이 시스템에 도달할 수 없는 증상입니다. TMS 서비스에서 트래픽을 차단하므로 인증이 필요한 웹 프록시가 네트워크에 있는지 확인합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems