목차

소개

웹 브라우저를 사용하여 연결할 수 있는데 TMS에서 MXP 시스템에 대해 "HTTP 응답 없음"을 보고하는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련된 것입니다.

Q. 웹 브라우저를 사용하여 연결할 수 있는데 TMS에서 MXP 시스템에 대해 "HTTP 응답 없음"이라고 보고하는 이유는 무엇입니까?

A. TMS는 MXP 시스템에 연결하려면 HTTP 또는 HTTPS를 사용해야 합니다.

네트워크에서 TMS 서버 자체의 웹 브라우저를 사용하여 TMS 서버의 HTTP 또는 HTTPS를 허용하는지 확인합니다. TMS 애플리케이션이 아닌 TMS 서버에서 MXP 시스템에 연결할 수 있는 경우:

1. TMS에서 Systems > Navigator로 이동합니다.

2. 엔드포인트를 선택하고 해당 연결 탭을 클릭합니다.

3. 시스템의 IP 또는 DNS 주소가 올바른지 확인합니다.

4. 또한 TMS 서비스를 차단하므로 인증이 필요한 네트워크에 웹 프록시가 있는지 확인하십시오.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems