목차

소개

TMS에 로그인할 때 "TMS 액세스가 거부되었습니다."라는 메시지가 나타나는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련된 것입니다.

Q. TMS에 로그인할 때 "TMS 액세스가 거부되었습니다."라는 메시지가 나타나는 이유는 무엇입니까?

A. 이 메시지는 로그인한 사용자가 TMS에서 아무런 권한이 없을 때 표시됩니다. 사용자가 속한 TMS 사용자 그룹을 확인하고 그룹의 권한을 수정하거나 원하는 TMS 권한이 있는 그룹에 사용자를 추가합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems