목차

소개

TMS 어플라이언스 서버의 MTBF는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS 어플라이언스 서버의 MTBF는 무엇입니까?

A. TMS 어플라이언스 서버의 MTBF(평균 실패 시간)는 4,500시간(5.19년)입니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems