목차

소개

동일한 시스템을 관리하는 여러 TMS 서버를 사용할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. 동일한 시스템을 관리하는 여러 TMS 서버를 사용할 수 있습니까?

A. 아니요. 단일 TMS 설치에서만 시스템을 관리할 수 있습니다.TMS 설치는 동일한 백엔드 데이터베이스를 공유하는 모든 TMS 서버입니다.시스템은 SNMP 또는 기타 서비스를 모니터링하는 다른 디바이스에서 계속 관리할 수 있지만 TMS에서 적용하는 관리 설정과 충돌할 수는 없습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems