목차

소개

TMS에서 자동 시스템 검색이 비활성화되었지만 비인가 시스템에 대한 알림 이메일이 여전히 수신됩니다.왜?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS에서 자동 시스템 검색이 비활성화되었지만 비인가 시스템에 대한 알림 이메일이 여전히 수신됩니다.왜?

A. Automatic System Discovery는 TMS가 새 시스템을 찾는 SNMP 브로드캐스트 주소를 사용하여 네트워크를 능동적으로 검사하는 TMS 기능입니다.그러나 TMS는 TMS에 직접 연락하려는 시스템을 수동적으로 수신하여 엔드포인트를 검색합니다.자동 시스템 검색을 비활성화해도 시스템의 수동 검색이 비활성화되지 않습니다(예: SNMP 트랩을 TMS로 전송하려는 디바이스).

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems