목차

소개

TMS에서 "Phone Books Update Frequency(전화 번호부 업데이트 빈도)"와 "Update Frequency for an External Source(외부 소스의 업데이트 빈도)"의 차이점은 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS에서 "Phone Books Update Frequency"와 "Update Frequency for an External Source"의 차이점은 무엇입니까?

A. Update Frequency on a Connected External Source(연결된 외부 소스의 업데이트 빈도)는 데이터 소스가 TMS에 저장된 전화 번호부와 동기화되는 빈도를 결정합니다.

Administrative Tools > Configuration > General에서 Phone Books Update Frequency 설정은 TMS에 저장된 전화 번호부가 Global Directory를 사용하는 시스템에 전달되는 빈도를 결정합니다.전역 디렉터리를 사용하지 않는 시스템의 경우 이 설정은 적용되지 않습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems