목차

소개

TMS 데이터베이스의 크기는 어느 정도이며 얼마나 증가합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS 데이터베이스의 크기는 어느 정도이며 크기는 얼마나 됩니까?

A. 물리적 TMS 데이터베이스의 크기는 Microsoft SQL Server에서 자동으로 설정 및 관리합니다.데이터베이스는 TMS의 요구 사항에 맞게 자동으로 확장됩니다.증가율은 매니지드 네트워크의 규모와 사용 속도에 따라 달라집니다.TMS는 데이터 보존 제한을 설정할 수 있는 Administrative Tools(관리 툴) > TMS Server Maintenance(TMS 서버 유지 관리)의 증가를 관리하기 위해 데이터베이스를 자동으로 유지 관리합니다.

소규모 구축(시스템 100대 미만)은 평균적으로 데이터베이스 크기를 50MB - 2GB의 순서로 예상할 수 있습니다.중간 규모 구축(100-500 시스템)에서는 1GB-6GB 순서대로 데이터베이스를 구축할 수 있으며, 규모가 크거나 매우 큰 네트워크에서는 약 6GB-10GB의 데이터베이스를 기대할 수 있습니다.

참고:여기서 제공되는 크기 범위는 제한이 아니라 근사치만 가능합니다.실제 데이터베이스 크기는 다릅니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems