목차

소개

TMS의 내 CDR 레코드에서 이 0개의 기간 통화는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS의 내 CDR 레코드에서 이 0개의 기간 통화는 무엇입니까?

A. 시스템이 통화를 시도하지만 연결하지 못하면 해당 통화는 일반적으로 기간이 0인 통화로 기록됩니다.이러한 오류는 잘못 전화를 건 번호 또는 호출된 사용자가 통화 중이거나 응답하지 않은 원인 때문에 발생할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems