목차

소개

TMS는 언제 H.323 URI를 전화 걸기에 사용합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS는 언제 H.323 URI를 전화 걸기에 사용합니까?

A. 시스템이 연결된 IP 영역에 URI 도메인 이름이 정의되어 있는 경우 TMS는 해당 영역의 H.323 게이트키퍼에 등록된 모든 시스템이 별칭에 대해 URI를 사용하여 H.323 통화를 걸거나 수신할 수 있다고 가정합니다.

TMS는 동일한 IP 영역에 연결된 두 시스템 간에 URI를 다이얼하지 않고 대신 E.164로 다이얼합니다.시스템이 서로 다른 IP 영역에 연결되어 있고 두 영역에 URI 도메인 이름이 정의되어 있는 경우 TMS는 호출할 시스템의 별칭에 URI 도메인 이름을 추가하여 URI를 사용합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems