목차

소개

TMS의 별칭이 H.323 별칭 대신 IP 주소로 표시되는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS의 별칭이 H.323 별칭 대신 IP 주소로 표시되는 이유는 무엇입니까?

A. TMS에서는 확인할 수 없는 통화 경로가 작동하지 않습니다.

TMS에서 시스템이 H.323 게이트키퍼에 등록되어 있는지 확인합니다.

1. Systems(시스템) > Navigator(네비게이터)로 이동합니다.

2. 요청 시스템을 선택합니다.

3. Settings(설정) 탭을 클릭하고 Network Settings(네트워크 설정) 창으로 스크롤합니다.

4. H323 통화 설정 모드가 게이트키퍼이고 게이트키퍼 등록 상태가 등록되었는지 확인합니다.

스케줄링에 대한 라우팅 통화에서 TMS는 호출되는 번호를 알려진 관리 시스템으로 확인할 수 있는지 추가 게이트키퍼 인접 검사를 수행합니다.TMS는 TMS 데이터베이스에서 원격 시스템의 게이트키퍼를 찾아 요청 시스템의 게이트키퍼 주소를 기준으로 확인합니다.

- 동일한 경우 호환 가능한 것으로 간주되고 별칭 다이얼링이 허용됩니다.

- 게이트키퍼가 다른 경우 기본적으로 TMS는 직접 별칭을 다이얼할 수 없다고 간주할 수 없으며 별칭으로 다이얼하는 것을 허용하지 않습니다.TMS는 IP 주소만 표시합니다.

- 게이트키퍼가 TMS에서 관리하는 경우 TMS는 게이트키퍼에 정의된 네이버를 확인하고 게이트키퍼가 서로 네이버로 나열되는 경우 별칭 다이얼링이 허용됩니다.

인접한 게이트키퍼를 비활성화하려면 다음을 선택합니다.

1. 관리 도구 > 구성 > 컨퍼런스 설정 > 고급 컨퍼런스 옵션으로 이동합니다.

2. 통화를 라우팅할 때 플랫 E164 다이얼 플랜 사용을 예로 설정합니다.

3. 저장을 클릭합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems