목차

소개

TMS의 시스템은 H.323 게이트웨이를 호출할 수 없습니다.왜?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS의 시스템은 H.323 게이트웨이를 호출할 수 없습니다.왜?

A. H.323에서 H.323 게이트웨이를 호출하도록 하려면 TMS가 시스템에 IP 대역폭이 있고 H.323 게이트키퍼에 등록되어 있으며 할당된 IP 영역에 게이트웨이 접두사가 정의되어 있음을 알아야 합니다.

1. IP 대역폭을 확인합니다.

1. Systems(시스템) > Navigator(네비게이터)로 이동합니다.

2. 시스템을 선택합니다.

3. 설정 탭을 클릭합니다.

4. 통화 설정 창의 최대 IP 대역폭이 0보다 큰지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 필요한 권한이 있는 경우 설정 편집을 클릭하고 대역폭을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

2. 게이트키퍼 상태 확인:

1. 요청 시스템의 경우 Systems > Navigator로 이동합니다.

2. 시스템을 선택합니다.

3. Settings(설정) 탭을 클릭하고 아래로 스크롤하여 Network Settings(네트워크 설정) 창으로 이동합니다.

4. H323 통화 설정 모드가 게이트키퍼이고 게이트키퍼 등록 상태가 등록되었는지 확인합니다.

3. IP 영역 구성 확인:

1. 여전히 설정 탭의 General 창 아래에서 시스템에 연결된 IP 영역을 확인합니다.

2. Administrative Tools > Locations > IP Zones로 이동합니다.

3. 시스템과 연결된 IP 영역을 선택하고 드롭다운 메뉴를 사용하여 View를 선택합니다.

게이트웨이 자동 접두사는 H.323 비디오 통화에 사용됩니다.

게이트웨이 전화 접두사는 전화 통화에 사용됩니다.

접두사가 정의되지 않은 경우 TMS는 이 IP 영역과 연결된 시스템에 대해 H.323 ISDN 호출을 제공하지 않습니다.

예약을 사용하여 통화를 시도할 때 각 시스템의 TMS 예약 설정도 고려됩니다.각 시스템에는 각 통화 프로토콜에 대한 수신 통화 및 발신 통화에 대한 허용 권한이 있습니다.통화의 각 엔드포인트에서 요청한 통화 방향에 대해 허용 권한이 부여되지 않은 경우 TMS는 통화 경로를 제공하지 않습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems