목차

소개

TMS의 시스템은 H.323 별칭을 호출할 수 없습니다.왜?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Management Suite와 관련이 있습니다.

Q. TMS의 시스템은 H.323 별칭을 호출할 수 없습니다.왜?

A. 별칭(E.164 번호, URI 또는 H.323 ID)에 대해 예약된 H.323 통화를 하려면 시스템(엔드포인트 및/또는 MCU)에 IP 대역폭이 있고 H.323 게이트키퍼에 등록되어 있는지 TMS가 알아야 합니다.이를 위해 다음을 수행합니다.

1. IP 대역폭을 확인합니다.

1. Systems(시스템) > Navigator(네비게이터)로 이동합니다.

2. 시스템을 선택합니다.

3. 설정을 클릭합니다.

4. 통화 설정 창에서 최대 IP 대역폭이 0보다 큰지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 필요한 권한이 있는 경우 설정 편집을 클릭하고 대역폭을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

2. 게이트키퍼 상태를 확인합니다.

여전히 설정의 네트워크 설정 창에서 게이트키퍼 등록 상태가 등록되었는지 확인합니다.(그렇지 않은 경우 해당 시스템과 함께 제공된 지침에 따라 시스템을 게이트키퍼에 등록합니다.)

예약된 통화를 라우팅할 때 TMS는 호출되는 번호가 알려진 관리 시스템으로 확인될 수 있는지 확인하기 위해 게이트키퍼 인접 검사를 수행합니다.TMS는 TMS 데이터베이스에서 원격 시스템의 게이트키퍼를 찾아 요청 시스템의 게이트키퍼 주소를 기준으로 확인합니다.

- 동일한 경우 시스템은 호환 가능한 것으로 간주되며 별칭 다이얼링이 허용됩니다.

- 동일하지 않지만 게이트키퍼가 TMS에 의해 관리되는 경우 TMS는 각 게이트키퍼에 대해 정의된 인접 디바이스를 확인하고 두 게이트키퍼가 서로의 인접 디바이스로 나열되는 경우 별칭 다이얼링이 허용됩니다.(이 인접 게이트키퍼 검사를 비활성화하려면 관리 도구 > 구성 > 컨퍼런스 설정으로 이동하고 고급 전화회의 옵션 섹션에서 통화를 라우팅할 때 플랫 E164 다이얼 플랜 사용에 대해 예를 선택합니다.)

- 게이트키퍼가 직접 인접 디바이스가 아니지만 요청 시스템 및 대상 시스템의 IP 영역에 모두 URI 다이얼링 도메인이 정의되어 있으면 TMS에서 alias@URIdomain 형식을 사용하여 호출할 수 있습니다.

- 게이트키퍼가 서로 다르고 인접 디바이스가 아닌 경우 기본적으로 TMS는 별칭을 직접 전화를 걸 수 있고 별칭으로 다이얼하는 것을 허용하지 않는다고 가정할 수 없습니다.

예약을 사용하여 통화를 시도하면 두 시스템의 TMS 예약 설정(설정에서도)도 고려됩니다.(각 통화 프로토콜에 대해 두 개의 '허용 권한'이 있습니다.하나는 수신 통화이고 다른 하나는 발신 통화입니다.) 각 시스템에 대한 적절한 통화 방향/프로토콜 조합에 대해 '허용 권한'이 부여되지 않은 경우 TMS는 통화 경로를 제공하지 않습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems