목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

1단계. 인터페이스를 웹 브리지에 할당합니다.

2단계. c2w 연결을 구성합니다.

3단계. Call Bridge에서 Web Bridge 3을 정의합니다.

다음을 확인합니다.

소개

이 문서에서는 Cisco CMS(Meeting Server) 버전 3.0에서 웹 브리지 서비스를 구성하고 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

기고자: Jefferson Madriz 및 Octavio Miralrio, Cisco TAC 엔지니어

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- DNS(Domain Name System)

- CMS 일반 컨피그레이션

- CSR(Certificate Signing Request)

- SSH(Secure Shell) 클라이언트

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CMS 버전 3.0

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

1단계. 인터페이스를 웹 브리지에 할당합니다.

참고:Web Bridge 3 및 Call Bridge to Web Bridge(c2w) 컨피그레이션에서는 전체 체인 인증서 파일을 사용합니다.이전 Cisco Meeting Server 규칙과 마찬가지로 서버 인증서 파일을 사용하지 않습니다.

1. 기본 설정 SSH 클라이언트를 사용하여 CMS CLI(Command Line Interface)에 액세스합니다.

2. 인터페이스 a 및 포트 443에서 수신 대기하도록 웹 브리지 3을 구성합니다.

webbridge3 https listen a:443

3. 생성된 인증서 키 및 전체 체인 인증서 파일로 Web Bridge 3 서비스를 구성합니다.

webbridge3 https certs singleCert.key mxcbundle.crt

4. 웹 브리지 3은 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure) 리디렉션을 지원합니다.필요한 경우 이 명령을 사용하여 활성화합니다.

webbridge3 http-redirect enable

2단계. c2w 연결을 구성합니다.

1. 인터페이스 a 및 포트 9999에서 수신 대기하도록 Call Bridge to Web Bridge 3(c2w) 연결을 구성합니다.

webbridge3 c2w listen a:9999

2. 생성된 서버 인증서, 개인 키 및 전체 체인 인증서 파일을 사용하도록 c2w 인터페이스를 구성합니다.

webbridge3 c2w certs singleCert.key mxcbundle.pem

3. Call Bridge 인증서를 신뢰하도록 c2w 인터페이스를 구성하고 생성된 전체 체인 인증서 파일을 사용합니다.

webbridge3 c2w trust mxcbundle.pem

4. Web Bridge 3 서비스를 활성화합니다.

webbridge3 enable

5. 이미지에 표시된 대로 출력이 SUCCESS 메시지인지 확인합니다.

3단계. Call Bridge에서 Web Bridge 3을 정의합니다.

Call Bridge(통화 브리지)는 Web Bridge(웹 브리지)에 연결할 위치와 c2w 인터페이스에서 제공하는 인증서를 확인하는 방법을 알려주어야 합니다.이를 위해서는 MMP(Mainboard Management Processor) 및 API(Application Programming Interface) 컨피그레이션이 모두 필요합니다.

1. Web Bridge 3의 c2w 인터페이스를 신뢰하도록 통화 브리지를 구성하고 Web Bridge 3의 c2w 인터페이스에 할당된 전체 체인 인증서 파일을 사용합니다.

callbridge trust c2w mxcbundle.pem

2. /api/v1/webBridges에서 API 객체를 생성합니다.

3. Meeting Server Web Admin 인터페이스에 로그인하고 Configuration(컨피그레이션) > API(API)를 선택합니다.

4. 필터 입력 상자에 webBridges를 입력하여 목록 보기를 필터링합니다.

5. webBridges 옆의 화살표를 선택합니다.

6. 새 webBridge 개체를 만들려면 Create new를 선택합니다.

7. URL 필드를 입력하고 이미지에 표시된 대로 CMS 인증서에 사용된 FQDN 값과 c2w://:9999 형식을 사용합니다.

8. Web Admin 인터페이스에서 Configuration(컨피그레이션) > General(일반)을 선택합니다.

9. 웹 브리지 URI 설정에서 회의 서버의 HTTPS URL을 구성합니다.

10. Submit(제출)을 선택하여 변경 사항을 저장합니다.

다음을 확인합니다.

1. CMS에 대한 SSH 세션을 엽니다.

2. webbridge3 명령을 실행하여 컨피그레이션을 표시합니다.

3. Web Admin(웹 관리) 인터페이스에서 Status(상태) > General(일반)을 선택하고 Fault Conditions(결함 조건)에 경보가 없는지 확인합니다.