목차

Cisco는 8821의 품질을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.하드웨어 설계를 지속적으로 개선하여 IP 등급이 변경되었습니다.8821은 이제 IP54 인그레스 보호 등급을 받았으며 더 이상 IP67 인그레스 보호 등급을 받지 않습니다.