목차

소개

TANDBERG EX90에서 TANDBERG Performance Mic 20 외부 마이크를 사용할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q: TANDBERG EX90에서 TANDBERG Performance Mic 20 외부 마이크를 사용할 수 있습니까?

A. 예, TANDBERG EX90은 Performance Mic 20 외부 마이크를 지원합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems