목차

소개

TANDBERG EX90은 60fps를 지원합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q. TANDBERG EX90은 60fps를 지원합니까?

A. 네, 하지만 아주 좋은 경량 조건에서만 권장됩니다.

ssh를 사용하여 EX90에 로그인하고 다음 API 명령을 실행하여 카메라 빈도를 설정합니다.

xConfiguration Camera Camera 1 FrameRate:<30Hz,60Hz>

참고:TANDBERG EX90은 데스크톱 시스템이며, 일반 사무실 환경의 조명 조건이 일반적으로 충분하지 않기 때문에 기본 설정은 30Hz입니다.

또한 전송된 프레임 속도는 최적 정의 설정의 영향을 받습니다.

xConfiguration 비디오 입력 소스 3 OptimalDefinition ProfilexConfiguration 비디오 입력 소스 3 OptimalDefinition 임계값60fps

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems