목차

소개

TANDBERG EX90을 USB 허브로 사용할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q. TANDBERG EX90을 USB 허브로 사용할 수 있습니까?

A. 아니, 이건 불가능해.USB 호스트와 USB 장치 커넥터는 나중에 사용할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems