목차

소개

TANDBERG EX90의 기본 사용자 이름과 비밀번호는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q. TANDBERG EX90의 기본 사용자 이름과 비밀번호는 무엇입니까?

A. 기본 사용자 이름은 TANDBERG EX90의 "admin" 및 비밀번호 ""(공백)입니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems