목차

소개

TANDBERG EX90 PrecisionHD 카메라에는 광학 줌 기능이 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q. TANDBERG EX90 PrecisionHD 카메라에는 광학 줌 기능이 있습니까?

A. 예. EX90의 PrecisionHD 카메라에는 1.5배의 광학 줌 기능이 있습니다.

1. inTouch 주 메뉴의 왼쪽 하단 모서리에 있는 조정 아이콘을 누릅니다.

2. [카메라]를 선택하고 + 및 - 버튼을 사용하여 확대/축소 비율을 조정합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems