목차

소개

TANDBERG EX90에서 멀티 사이트를 실행할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q. TANDBERG EX90에서 MultiSite를 실행할 수 있습니까?

A. 예, 첫 번째 릴리스에서 최대 3개의 사이트가 MultiSite에 연결할 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems