목차

소개

DVI-I PC 화면 입력에서 TANDBERG EX90이 지원하는 해상도는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q. TANDBERG EX90은 DVI-I PC 화면 입력에서 어떤 해상도를 지원합니까?

A. EX90에는 DVI-I(통합 아날로그 및 디지털) 입력 1개가 있습니다.

EX90 PC 화면 디지털 입력에서 다음 해상도가 지원됩니다.

- 1920 x 1200 - 기본 해상도, 권장

- 1920 x 1080(전체 화면 아님)

- 1776 x 1000(전체 화면 아님)

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200(전체 화면 아님)

- 1440 x 900

- 1400 x 1050(전체 화면 아님)

- 1280 x 1024(전체 화면 아님)

- 1280 x 960(전체 화면 아님)

- 1280 x 800

- 1280 x 768(전체 화면 아님)

- 1280 x 720(전체 화면 아님)

- 1152 x 648(전체 화면 아님)

- 1024 x 768(전체 화면 아님)

- 960 x 600(전체 화면 아님)

- 800 x 600(전체 화면 아님)

EX90 PC 화면 아날로그 입력에서 다음 해상도가 지원됩니다.

- 1920 x 1200 - 기본 해상도, 권장

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200(전체 화면 아님)

- 1440 x 900

- 1280 x 1024(전체 화면 아님)

- 1024 x 768(전체 화면 아님)

- 800 x 600(전체 화면 아님)

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems