목차

소개

컴퓨터가 TANDBERG EX90의 DVI-I 입력에 연결되어 있지만 데스크톱은 화면에 표시되지 않습니다.왜?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System EX90과 관련이 있습니다.

Q. 내 컴퓨터는 TANDBERG EX90의 DVI-I 입력에 연결되어 있지만 데스크톱은 화면에 표시되지 않습니다.왜?

A. 여기에는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.

EX90 입력 소스가 DVD로 설정되어 있습니다.

DVI-I/PC 및 HDMI/DVD 입력이 모두 연결된 경우 입력 소스가 PC로 설정되어 있는지 확인합니다.

1. inTouch 주 메뉴의 왼쪽 하단 모서리에 있는 조정 아이콘을 누릅니다.

2. Settings(설정) > Source(소스)를 선택하고 소스를 PC로 설정합니다.소스 선택기 아이콘은 두 입력 소스가 연결된 경우에만 표시됩니다.

EX90에서 DVI-I 입력 소스 유형을 탐지하지 못함

TANDBERG EX90의 DVI-I 입력은 디지털 및 아날로그 입력 신호를 모두 읽을 수 있습니다.EX90은 기본적으로 신호 유형을 자동으로 탐지합니다.그러나 경우에 따라 EX90을 올바른 입력 신호 유형으로 수동으로 설정해야 할 수도 있습니다.

1. inTouch 주 메뉴의 왼쪽 하단 모서리에 있는 조정 아이콘을 누릅니다.

2. 설정 > 디스플레이 설정을 선택하고 DVI 모드를 설정합니다.

컴퓨터가 해상도를 지원하지 않습니다.

컴퓨터가 EX90에 정의된 지원되는 입력 해상도를 출력할 수 없습니다.

컴퓨터 그래픽 카드에 최신 드라이버가 설치되어 있지 않습니다.

그래픽 카드 공급업체에서 사용할 수 있는 최신 드라이버를 실행 중인지 확인합니다.

케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.

케이블이 연결되어 있는지 확인합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems