목차

소개

TANDBERG Codec의 소프트웨어를 업그레이드하려면 어떻게 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 및 Cisco TelePresence System EX90 제품에 대해 다룹니다.

Q. TANDBERG Codec 소프트웨어를 업그레이드하려면 어떻게 해야 합니까?

A. 이 응답은 다음 제품에 유효합니다.

TANDBERG EX90

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

웹 인터페이스에서 TANDBERG 코덱을 업그레이드할 수 있습니다.

이렇게 하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 웹 브라우저를 열고 HTTP를 통해 TelePresence 제품에 연결할 IP 주소를 입력합니다.

2. Upgrade(업그레이드) 탭을 선택하고 Browse...를 클릭하고 업그레이드 파일(.PKG)을 찾습니다.

3. 소프트웨어 설치 버튼을 클릭하여 설치를 시작합니다.

4. 설치 프로세스가 완료될 수 있도록 시스템을 몇 분 동안 그대로 둡니다.업그레이드 프로세스는 4~5분 정도 소요됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems