목차

소개

TANDBERG Codec을 공장 기본 설정으로 복원하려면 어떻게 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 및 Cisco TelePresence System EX90 제품에 대해 다룹니다.

Q. TANDBERG Codec을 공장 기본 설정으로 복원하려면 어떻게 합니까?

A. 이 응답은 다음 제품에 유효합니다.

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

TANDBERG EX90

공장 재설정은 단일 API 명령을 실행하여 수행할 수 있습니다.

SSH(Secure Shell)를 사용하여 admin으로 시스템에 로그인합니다.

1. API 명령을 실행합니다.xCommand systemunit FactoryReset 확인:예

2. 이제 시스템이 재부팅됩니다.

절차는 다음과 같이 재설정 또는 삭제됩니다.

- 공장 기본 비밀번호 모두

- SIP 및 H.323 설정을 포함하여 공장 기본값으로 모든 컨피그레이션

- 로컬 전화번호부

- 모든 로그

- DHCP 정보

이 절차에서는 소프트웨어 릴리스 및 옵션 키를 삭제하지 않습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems