목차

소개

기능

MX700 스피커 기능

문제 해결

MX700 스피커 연결

듀얼 카메라 케이블(듀얼 카메라 포함 MX700)

MX700(단일 카메라 포함)

소개

이 문서에서는 Cisco TelePresence MX700 스피커의 기본 기능 및 단일 및 듀얼 카메라의 기본 스피커 문제 해결에 대해 설명합니다.

기능

MX700 스피커 기능

원격 사이트에서 말하는 사람이 있으면 중앙 스피커(오른쪽 및 왼쪽 모니터의 세 번째 스피커)를 통해 음성 메시지가 주로 들립니다.

현재 TC(TelePresence Codec) 소프트웨어(TC 버전 7.3 기준)를 사용하는 MX700/800 시스템의 코덱은 2개의 논리적(왼쪽/오른쪽) 스피커를 합성하기 위해 사용자 지정 확성기 어레이 처리를 사용합니다.

모든 확성기는 낮은 주파수로 사용되고 높은 주파수는 채널당 하나의 스피커만 사용됩니다.중간 범위의 낮은 주파수의 경우 사용 가능한 스피커의 하위 집합에 사운드가 분산됩니다.이러한 동작은 코덱의 소프트웨어에 의해 완전히 정의되므로 나중에 동작으로 업그레이드하면 해당 필드의 모든 시스템에 도움이 됩니다.

따라서 오디오가 모든 스피커를 통해 재생되지 않습니다.특정 주파수 레벨만 다른 스피커에서 들을 수 있습니다.예를 들어, 코덱에 연결된 PC에서 노래를 재생하는 경우 중앙 스피커만 주로 재생하지만 다른 스피커에서는 베이스/음악/낮은 주파수만 재생합니다.

- 낮은 주파수 내용은 항상 베이스 드라이버에서 재생됩니다.

- 중간 범위 낮은 주파수는 화면 위의 여러 스피커 간에 분산됩니다.

문제 해결

MX700 스피커 연결

케이블 연결을 확인하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 스피커가 모니터 바로 위에 있고 흰색 패널로 덮여 있는지 확인합니다.커버를 제거하면 두 모니터 위의 스피커가 모두 표시됩니다.

2. 카메라 옆에 있는 처음 두 개의 카메라를 제거하면 다음 포트가 표시됩니다.

다음은 포트 2와 1에 연결된 케이블(이전 이미지에서 빨간색으로 표시됨)입니다.

3. 이전에 표시된 포트 2에 이 케이블이 연결되었는지 확인합니다(3개의 전선).

4. 포트 1에 이 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다(2개의 전선).

참고:포트 2에 연결된 케이블이 3개의 와이어가 있는 케이블이고 포트 1에 연결된 케이블에는 2개의 와이어가 있는지 확인합니다.이 두 케이블을 교체하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.

듀얼 카메라 케이블(듀얼 카메라 포함 MX700)

왼쪽 모니터 위의 스피커의 경우 왼쪽 스피커 3개를 2로 표시된 포트에 연결하고 오른쪽 스피커 2개를 1로 레이블이 지정된 포트에 연결해야 합니다. 오른쪽 모니터 위의 스피커의 경우 카메라의 처음 3개의 스피커를 2로(왼쪽에서 오른쪽)하고 나머지는 포트 1에 연결해야 합니다.

MX700(단일 카메라 포함)

MX700 코덱과 동일한 연결을 단일 카메라와 함께 사용합니다.케이블이 확인되면 스피커가 TC 버전 7.3 이상에서 작동하는지 테스트하려면 이 명령을 실행합니다.

xcommand experimental audio speakercheck

CLI에서 명령을 실행하면 각 스피커에서 소리가 하나씩 들립니다(스피커의 연결/기능을 확인하기 위해 각 스피커에서 몇 초 동안). 다음 출력이 표시됩니다.

OK

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 1 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 2 Detected: "Yes"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 3 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 4 Detected: "Yes"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 5 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 6 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 7 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 8 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 9 Detected: "No"

*r AudioSpeakerarrayResult Speaker 10 Detected: "No"

** end

기본 측정 길이는 확성기당 1초입니다.명령의 출력이 모든 스피커에 대해 "예"여야 하지만 잘못된 음성이 발생할 수 있습니다.선택적 매개 변수인 Measurement Length(측정 길이)로 측정 길이를 늘리면 테스트의 견고성을 향상시킬 수 있습니다.