목차

소개

필수 구성 요소

관련 제품

코덱에 액세스

소개

이 문서에서는 코덱에 대한 액세스에 대해 설명합니다.네트워크를 통해 코덱에 액세스할 수 없는 경우 액세스를 위해 코덱에 직접 연결해야 할 수 있습니다.대부분의 네트워크 컨피그레이션 변경 사항은 연결된 터치 패널을 통해서도 수행할 수 있지만, 연결이 끊어지거나 사용할 수 없는 경우에는 반드시 연결하여 코덱에 액세스해야 합니다.코덱에는 웹 GUI 또는 CLI에 액세스하기 위해 보조 이더넷 포트를 통해 랩톱과 IP 주소를 할당하는 내부 DHCP 서버가 있습니다.이러한 방식으로 코덱에 액세스하면 네트워크 및 코덱의 액세스 가능성 문제를 해결할 수 있습니다.

필수 구성 요소

- 노트북 컴퓨터

- 이더넷 케이블

관련 제품

이 문서의 정보는 이 하드웨어 및 모든 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다.

- C40

- C60

- C90

- SX80

- MX200 G2

- MX300 G2

- MX700

- MX800

코덱에 액세스

먼저 랩톱이 DHCP를 통해 IP 주소를 가져오도록 설정되어 있는지 확인합니다.

Microsoft Windows에서 다음 단계를 완료합니다.

1. Control Panel(제어판) > Network and Internet(네트워크 및 인터넷) > Network Connections(네트워크 연결)를 선택합니다.

2. Local Area Connection(로컬 영역 연결)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Properties(속성) > Internet Protocol Version 4(인터넷 프로토콜 버전 4) > Properties(속성)를 선택합니다.

3. Obtain an IP address automatically(IP 주소 자동 가져오기) 라디오 버튼을 클릭합니다.

OS X에서 Network > Ethernet > Configure IPv4를 선택합니다. DHCP 사용으로 설정해야 합니다.

그런 다음 노트북 LAN 포트와 코덱의 보조 포트(네트워크 포트 아님) 간에 이더넷 케이블을 연결합니다. 코덱의 모든 이더넷 포트를 사용하는 경우 일시적으로 주변 장치를 분리해야 할 수 있습니다.

참고:C-Series 코덱에서 보조 포트는 DirectPairing에 대해 구성되어야 하며 비활성 상태가 아니어야 합니다.이는 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > NetworkPort(네트워크 포트)에서 이전에 구성되었어야 합니다.이렇게 하지 않으면 내부 DHCP 서버가 IP 주소를 할당하지 않습니다.비활성 상태이면 터치 패널을 통해 코덱에 액세스하는 유일한 방법이 됩니다.

케이블을 연결하면 컴퓨터에서 코덱에서 IP 주소를 자동으로 받아야 합니다.ipconfig 명령을 사용하여 Windows 명령줄에서 또는 ifconfig 명령을 사용하여 OS X 터미널에서 할당된 IP 주소를 확인할 수 있습니다.

참고: IP 주소는 Windows 셀프 할당 IP 주소(169.254.1.4X)와 유사합니다.정상입니다.내부 DHCP 범위는 169.254.1.40에서 시작합니다.

IP 주소를 수신한 후에는 이 주소 범위 169.254.1.1에 대한 기본 게이트웨이를 ping하고 코덱의 웹 인터페이스 또는 명령줄에 액세스할 수 있어야 합니다.