목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

설정

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 Cisco IP(Internet Protocol) 전화에 화면 보호기 기능을 구현하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 전화기에 XML 파일 및 이미지를 제공하도록 웹 서버를 구성합니다.

- 전화기에서 웹 서버에 액세스하기 위해 전화기에 대한 IP 연결.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- CUCM 버전 14.0.1.12900-161.

- Windows Server 2016에 구성된 Microsoft IIS(인터넷 정보 서비스).

- 이 예에서는 Cisco IP Communicator 소프트폰이 사용되지만 다른 전화기 모델에서는 화면 보호기 기능을 사용할 수 있습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

설정

1단계. CUCM Administration(CUCM 관리) 페이지에서 device(디바이스)로 이동한 다음 phone(전화기)으로 이동하여 수정할 IP Phone(IP 전화기)을 선택합니다.

2단계. eXtensible Markup Language(XML) 지침을 위해 외부 웹 서버에 연결하기 위해 전화기에서 사용할 URL로 Idle(유휴) 필드를 채웁니다.

3단계. 이미지를 가져오는 데 사용할 URL이 포함된 XML 파일을 만듭니다.

4단계. IP Phone에서 가져올 수 있도록 XML 파일과 이미지를 웹 서버에 업로드합니다.

다음을 확인합니다.

유휴 타이머에 도달할 때까지 IP 전화기를 유휴 상태로 두고 원하는 이미지가 화면 보호기로 표시되면 IP 전화기 화면을 체크 인합니다.

문제 해결

패킷 캡처를 수행하고 다음을 확인합니다.

- IP 전화기가 웹 서버에 연결할 수 있습니다.

- 웹 서버는 XML 파일을 IP 전화기에 제공할 수 있습니다.

- IP 전화기는 이미지 파일을 화면 보호기로 표시하도록 요청할 수 있습니다.

- 웹 서버가 예상한 해상도로 파일을 제공합니다.