목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

MPP 디바이스에서 로컬 비밀번호를 삭제하는 방법

관련 정보

소개

이 문서에서는 MPP 전화기에서 로컬 비밀번호를 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서는 특정 멀티플랫폼 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 제한되지 않습니다.

MPP 디바이스에서 로컬 비밀번호를 삭제하는 방법

새 MPP 전화기가 있고 처음 연결할 때 사용자 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이 작업은 건너뛰거나 설정할 수 있습니다.

또한 전화기 화면 메뉴에서 사용자 암호를 설정하거나 변경할 수 있습니다. Applications > Device administration > Set password.

사용자 비밀번호는 전화기에 로컬로 저장되며 Cisco에서 처리하지 않습니다. 이 비밀번호를 사용하면 전화기 웹 인터페이스 및 전화기 화면의 메뉴(최근 통화, 단축 다이얼, 사용자 기본 설정 및 네트워크 컨피그레이션 등)에 액세스하기 위한 비밀번호를 설정하거나 변경할 수 있습니다.

우측 상단에 자물쇠가 표시되면 전화기에 로컬 비밀번호가 설정되어 있는 것을 알 수 있습니다.

비밀번호를 알 수 없는 경우 공장 초기화를 적용해야 합니다.

전화기가 Control Hub의 사용자에게 할당된 경우 공장 초기화 후 Webex Calling에 다시 등록을 시도해야 합니다. 전화기가 다시 등록되지 않을 경우 Cisco Webex Calling TAC 팀에 문의하십시오.

관련 정보

- 출하 시 Webex Calling Multi Platform Phones 재설정