목차

많이 사용되는 툴 및 프레임워크

다양한 오픈 소스 및 상용 툴을 사용하여 자동화 테스트를 수행할 수 있습니다.

테스트 길드 +1

- 셀레늄: 웹 브라우저 상호 작용을 자동화하고 Java, Python 및 C#과 같은 여러 프로그래밍 언어를 지원하는 데 널리 사용되는 오픈 소스 프레임워크입니다.

- 아피움: iOS 및 Android 플랫폼에서 모바일 애플리케이션(기본, 하이브리드, 모바일 웹 애플리케이션)을 자동화하기 위한 오픈 소스 툴입니다.

- 편백: 브라우저 내에서 직접 작동하는 엔드 투 엔드 웹 테스트를 위한 개발자에게 친숙한 최신 JavaScript 프레임워크입니다.

- 극작가: 최신 웹 브라우저(Chromium, Firefox, WebKit)에서 신뢰할 수 있는 엔드 투 엔드 테스트를 지원하는 Microsoft 지원 프레임워크.

- Katalon 스튜디오: 비코드 및 전체 코드 스크립팅 옵션을 모두 사용하여 웹, 모바일 및 API 테스트를 지원하는 포괄적인 올인원 툴