목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

기존 Oracle 저장 프로시저 실행

관련 정보

소개

이 문서에서는 Oracle 저장 프로시저를 실행하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Tidal Master(Windows 또는 Unix)

- Oracle 데이터베이스 어댑터

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 하드웨어 및 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Tidal Enterprise Scheduler Master 버전 5.3.1 이상(6.x 버전 포함)

- Tidal Enterprise Scheduler Oracle 데이터베이스 어댑터

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

기존 Oracle 저장 프로시저 실행

Tidal Enterprise Scheduler에서 기존 Oracle 저장 프로시저를 실행하려면 저장 프로시저 앞에 "BEGIN"이 있어야 하고 끝에 "END;"이 있어야 합니다(세미콜론 참고). 이 모든 작업은 3단계가 아닌 Oracle 데이터베이스 어댑터에서 한 단계로 수행해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems