목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

대체 위치에 상주하도록 마스터 로그를 구성하는 방법

관련 정보

소개

기본적으로 마스터 로그 파일은 정의된 위치의 마스터 서버에 있습니다.Windows 마스터의 경우 파일은 TIDAL\Scheduler\master\log directory폴더에 있습니다.Unix 마스터의 경우 파일은 다음 위치에 있습니다.TIDAL/마스터/로그이 문서에서는 로그를 대체 위치로 이동하도록 구성하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 정보는 5.3.1 또는 6.0.x 마스터를 가정합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

대체 위치에 상주하도록 마스터 로그를 구성하는 방법

다음 절차를 완료합니다.

1. master.props 파일에 이 매개 변수를 추가합니다.

LogDirectory=<path>

경로에서 슬래시를 사용해야 합니다.예를 들어 실제 경로가 D:\SystemApps\Tidal\Log인 경우 Windows 마스터의 경우 다음을 사용합니다.

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

참고: LogDirectory 매개 변수는 대/소문자를 구분합니다.

2. master.props를 변경한 후 마스터를 다시 시작해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems