목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

서비스 어댑터 메모리 구성

관련 정보

소개

이 문서에서는 Windows 또는 UNIX 플랫폼에서 실행되는 Tidal 서비스 어댑터에 대한 메모리 할당을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서에 설명된 구성 요소는 다양한 Tidal Service Adapter입니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

서비스 어댑터 메모리 구성

기본적으로 어댑터에는 메모리에 대해 구성된 양이 있습니다.

어댑터

최소(MB)

최대(MB)

Email

16

64

호라이즌

16

256

MSSQL

16

256

Oracle 앱

16

256

Oracle DB

16

256

사용자 소프트

16

256

SAP

16

512

TA

32

32

웹 서비스

16

256

이러한 어댑터의 메모리를 조정하려면 service.props 파일을 만들고 필요한 메모리 양을 지정하도록 구성해야 합니다.이 파일에서 다음 매개변수를 추가합니다.

- JvmMinMemory=xxx(xxx는 MB의 메모리 양)

- JvmMaxMemory=xxx(xxx는 MB의 메모리 양)

참고: 이러한 매개변수는 대소문자를 구분합니다.

service.props 파일은 다음 위치에 있어야 합니다.

${TIDAL_HOME}/services{service GUID}/config directory)

컨피그레이션 디렉토리는 기본적으로 존재하지 않으므로 생성해야 합니다.다른 서비스 GUID 폴더는 다음과 같습니다.

- Email:Scheduler\master\services\{65C600D1-4316-41bd-8ED0-AB8E5F470838}

- 대상:Scheduler\master\services\{84E41389-A7FA-4834-9A63-3808C7B7D799}

- MSSQL:Scheduler\master\services\{CAFA6E81-E29F-4263-8E80-4928FFF416A2}

- Oracle 앱:Scheduler\master\services\{DB7FB8C2-96AF-4790-9512-AFC8ECFE784D}

- Oracle DB:Scheduler\master\services\{3EC69AA3-C8C3-4a19-8F66-F36CFDDA5BB1}

- 사용자 소프트:Scheduler\master\services\{B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667}

- SAP:Scheduler\master\services\{51C57049-3215-44b7-ABE1-C012FF786010}

- TA:Scheduler\master\services\{A277702-9011-49e9-991D-F2E7E7055C0E}

- 웹 서비스:Scheduler\master\services\{2C290052-71BA-47BC-85BB-D65E06459001}

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems