목차

소개

디버깅할 EventCollector 또는 AVM(Application Visibility and Management) 100의 로깅 레벨을 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 디버깅하기 위해 EventCollector(AVM 100)의 로깅 레벨을 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

디버깅할 EventCollector 또는 AVM(Application Visibility and Management) 100의 로깅 레벨을 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

그러면 Prime Network에서 수신한 모든 트랩 및 syslog의 텍스트가 AVM 100 로그 파일에 출력됩니다.

Prime Network 사용자에서 다음 명령을 입력합니다.

runRegTool.sh -gs 127.0.0.1 set 0.0.0.0 site/trap/services/logger/log4j.category.com.fumlar.metrocentral.framework.instrumentation.trap DEBUG

다시 되돌리려면 다음 명령을 입력합니다.

runRegTool.sh -gs 127.0.0.1 unset 0.0.0.0 site/trap/services/logger/log4j.category.com.fumlar.metrocentral.framework.instrumentation.trap

장치 서버에서 EventCollector(AVM 100)가 실행되는 경우 AVM을 다시 시작해야 합니다.게이트웨이 서버에서 EventCollector가 활성화되어 있으면 다시 시작할 필요가 없습니다.