목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용된 구성 요소

구성 백업 작업 구성

AireOS 8.x WLC

Catalyst 9800 IOS-XE WLC

참조

소개

이 문서에서는 Cisco Prime Infrastructure를 관리 서버로 사용할 때 AireOS 또는 IOS-XE(Catalyst 9800)를 실행하는 Cisco WLC(Wireless LAN Controller)의 컨피그레이션을 백업하는 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Catalyst 9800 또는 AireOS WLC 기본 구성

- Cisco Prime Infrastructure가 이미 설정되어 있으며 컨트롤러가 이미 인벤토리에 추가되었습니다.

사용된 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Catalyst 9800 컨트롤러 v17.3.1

- 5520 WLC 실행 8.10.130

- Prime 인프라 3.8.1

구성 백업 작업 구성

AireOS 8.x WLC

AireOS WLC에서는 2가지 방법으로 컨피그레이션을 백업할 수 있습니다.

SSH를 통해 WLC에 연결할 수 있는 경우 Prime Infrastructure의 컨피그레이션 아카이브 페이지가 정상적으로 작동합니다.TFTP는 해당 작업을 수행해야 하는 것은 아닙니다.아래 그림과 같이 시작 컨피그레이션 아래에 Prime Infrastructure에 컨피그레이션이 표시됩니다.

관리 페이지의 시스템 작업에서 컨트롤러 컨피그레이션 백업은 (S)(T)FTP 업로드를 통해 WLC 컨피그레이션을 백업하는 데 사용됩니다.

Prime은 작업을 WLC로 푸시하고, WLC는 실행 전에 수정할 수 있는 작업 옵션에 구성된 TFTP 서버에 구성 파일을 직접 푸시합니다.

작업 옵션에서 기본 TFTP 서버를 선택한 경우 구성 파일이 기본 저장소의 Prime Infrastructure에 직접 업로드됩니다(다음 출력에서 Prime Infrastructure IP는 10.48.76.8).

결과:

(W-8510) >

>*TransferTask: Oct 18 19:41:05.759: Memory overcommit policy changed from 0 to 1

*TransferTask: Oct 18 19:41:05.759: RESULT_CODE:1

*TransferTask: Oct 18 19:41:42.036: tftp rc=0, pHost=10.48.76.8 pFilename=10_48_ 76_26_201018_2339.cfg pLocalFilename=/mnt/application/xml//clis/clifile

*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: RESULT_CODE:11

*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: RESULT_STRING: File transfer operation completed successfully.

*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: Memory overcommit policy restored from 1 to 0

*TransferTask: Oct 18 19:43:46.117: Memory overcommit policy changed from 0 to 1

*TransferTask: Oct 18 19:43:46.118: RESULT_CODE:1

다른 TFTP 서버를 선택하면 WLC가 해당 서버에 직접 컨피그레이션을 업로드합니다(다음 출력에서 TFTP 서버 IP는 10.48.178.221).

결과:

((W-8510) >*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: Memory overcommit policy changed from 0 to 1

*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: RESULT_CODE:1

*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: RESULT_STRING: TFTP Config transfer starting.

*TransferTask: Oct 18 20:02:46.883: tftp rc=1, pHost=10.48.178.221 pFilename=10_48_76_26_201019_0000.cfg pLocalFilename=/mnt/application/xml//clis/clifile

TFTP 서버를 추가하는 절차는 Prime Infrastructure Admin Guide를 참조하십시오.https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-3/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfastructure_3_3_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfastructure_3_3_AdminGuide_chapter_011.html#task_1164043

따라서 컨트롤러 컨피그레이션 백업을 실행하는 동안 작업 컨피그레이션에 따라 WLC 컨피그레이션 파일이 서버에 직접 푸시됩니다.

Catalyst 9800 IOS-XE WLC

Prime 인프라에서는 백업 컨피그레이션을 수행하는 데 사용할 수 있는 두 가지 작업이 있습니다

- 장치 구성 백업-외부

- 컨트롤러 구성 백업

그러나 컨피그레이션 아카이브도 사용할 수 있으며 Prime Infrastructure에서도 컨피그레이션을 직접 백업할 수 있습니다.

컨트롤러 구성 백업 시스템 작업을 실행하는 경우구성은 SSH("Show run-config")를 통해 얻으며 선택한 프로토콜이나 저장소에 관계없이 Prime Infrastructure tftp 폴더에 저장됩니다.

9800 WLC에 대한 Prime Infrastructure 외부에서 백업 컨피그레이션을 가져오려면 다음 작업을 실행해야 합니다.디바이스 컨피그레이션 백업-외부.

9800 WLC는 컨피그레이션 백업을 AirOS가 아닌 스위치 또는 라우터로 취급하므로 동작의 차이가 있습니다.

"Device Config Backup-External" 작업이 실행되면 Prime에서 외부 서버로 컨피그레이션이 전송됩니다.따라서 아카이브된 컨피그레이션을 외부 서버로 내보냅니다.

또한 컨피그레이션 아카이브는 실행 중인 컨피그레이션을 가져오지만 VLAN 데이터베이스를 그 위에 복사합니다.9800 WLC에 대한 컨피그레이션을 아카이브하는 동안 WLC는 "show running-config", show startup-config" 명령을 실행하여 SSH를 통해 컨피그레이션을 수행하고 "copy flash:vlan.dat tftp:" 명령을 실행하여 TFTP를 통해 VLAN 데이터베이스를 Prime Infrastructure로 직접 전송합니다.아래 테스트에서 10.48.76.8 는 Prime 서버 IP 주소이고 10.48.39.200 는 9800 WLC IP 주소입니다.

다음은 9800 WLC의 구성을 아카이빙한 결과입니다.

9800#

Nov 9 08:40:47.422: %HA_EM-6-LOG: catchall: show archive log config all

Nov 9 08:40:47.478: %HA_EM-6-LOG: catchall: show running-config

Nov 9 08:40:48.312: %HA_EM-6-LOG: catchall: show startup-config

Nov 9 08:40:48.392: %HA_EM-6-LOG: catchall: copy flash:vlan.dat tftp:

Nov 9 08:40:48.431: %HA_EM-6-LOG: catchall: disable

Nov 9 08:40:48.432: %SYS-6-LOGOUT: User admin has exited tty session 1(10.48.76.8)

컨피그레이션 아카이브를 실행한 후 Prime은 Running config, Startup config 및 VLAN 컨피그레이션을 표시합니다.아래와 같이:

9800 WLC와 Prime 서버 간의 TFTP를 차단하는 경우TFTP는 WLC와 서버 간에 사용되는 프로토콜이므로 컨피그레이션 아카이브가 실패합니다.

이러한 경우 Prime 인프라에서 컨피그레이션 아카이브의 실패:

참조

Prime Infrastructure 관리 가이드

CSCvu70264

Prime 3.8 빠른 시작 가이드 - 포트 목록