목차

소개

소개

CVG는 "Rolling Updates"라는 중요한 소프트웨어 수정을 제공하기 위한 새로운 메커니즘을 발표했습니다.  업데이트로 인해 고객이 버그 픽스를 이전보다 빨리 사용할 수 있게 되었습니다.  롤링 업데이트는 중요하거나 자주 발생하는 소프트웨어 결함에 대한 더 작은 일괄 수정 사항으로 구성됩니다.  3주 정도 간격으로 제공되며, 유지 보수 릴리스 간행물 사이에 현재 유지 보수 릴리스에 대한 업데이트가 제공됩니다.  유지 보수 릴리스는 Prime Infrastructure 릴리스 버전 번호의 세 번째 위치(예: 2.2.x)로 알려집니다.

첫 번째 롤링 업데이트는 Prime Infrastructure 2.2.2(유지 관리 릴리스)용 업데이트이며 파일 이름 pi222_Update_03-4.ubf로 제공됩니다.  다가오는 2.2.3 릴리스(별도의 유지 관리 릴리스)와 혼동되지 않기 위해 이 롤링 업데이트는 다음 유지 관리 릴리스를 기다리는 것보다 빠른 시간 내에 수정을 제공하는 동시에 특정 결함에 대한 개별 포인트 패치의 필요성을 줄여줍니다.  과거에 포인트 패치가 필요했던 결함은 향후 롤링 업데이트에 포함될 수 있는 좋은 후보가 될 것입니다.

롤링 업데이트는 게시된 유지 보수 릴리스에만 설치해야 합니다.  예를 들어, pi222_Update_03-4.uvf는 2.2 또는 2.2.1에 설치할 수 없습니다. 2.2.2에만 설치해야 합니다.

Prime Infrastructure 2.2.2의 다음 롤링 업데이트는 Update_04-x입니다.  누적되는 Update_04는 Update_03-4의 수정 사항을 포함하며 Update_03-4를 설치하지 않은 사용자는 이전 업데이트를 통해 해당 수정 사항의 혜택을 받을 수 있습니다.

롤링 업데이트의 사용 가능 여부는 Prime Infrastructure GUI의 오른쪽 상단 모서리에 있는 빨간색 원형 "Software Update is Available" 배지로 표시됩니다. Prime Infrastructure의 Software Update(소프트웨어 업데이트) 페이지 및 Cisco.com의 Critical Fixes(중요 픽스) 섹션에도 Rolling Updates(롤링 업데이트)가 나타납니다.  롤링 업데이트에 대한 자세한 내용을 보려면 Cisco.com의 Prime Infrastructure Software Download(Prime Infrastructure 소프트웨어 다운로드) 페이지로 이동하여 Prime Infrastructure Patches(Prime Infrastructure 패치)를 선택한 다음 파일 이름에 마우스를 대면 롤링 업데이트의 Read-me 파일 링크를 확인할 수 있습니다.  롤링 업데이트는 특정 유지 보수 릴리스용입니다. 롤링 업데이트는 작성된 특정 유지 보수 릴리스가 아닌 다른 유지 보수 릴리스에 설치할 수 없습니다.